Presidente Maduro inaugura Clínica Popular Dr. Alfredo Machado en La Guaira

Venezuela News

El presidente Nicolás Maduro inauguró este martes, la Clínica Popular Dr. Alfredo Machado, ubicada en Catia La Mar, estado La Guaira, como parte del fortalecimiento del sistema de salud en Venezuela.

Presidente Maduro afirmó canonización de José Gregorio Hernández por parte del papa Francisco

Papa Francisco sostendrá encuentro con más de 100 humoristas de todo el mundo (+lista)

Nicolás Maduro aprobó 4 mil 535 nuevos créditos para Carabobo

«Vamos de pueblo en pueblo, vamos con el pueblo entregando obras para la salud pública, la educación pública, viviendas, infraestructura, con el 1×10 del Buen Gobierno, por un lado, reparando, recuperando, y dejando de paquete, y con la esperanza del pueblo, entregando esta nueva clínica».

El centro hospitalario cuenta con una sala de hemodiálisis y una sala de procedimientos, donde se podrá realizar la confección de fístula arteriovenosa o accesos vasculares, en función de los pacientes renales.

«La atención científica de mayor calidad para todos los pacientes que lo necesiten ya en La Guaira, sin tener que subir a Caracas. Paso a paso, vamos lejos, los felicito”, destacó el jefe de Estado.

#DeInterés | Presidente @NicolasMaduro inaugura la Clínica Popular Dr. Alfredo Machado, en el estado La Guaira. A las afueras de este centro médico fue recibido por un mar de pueblo que llegó al lugar para manifestarle su amor. pic.twitter.com/RaSYVL6nYS

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) June 25, 2024

Asimismo, el presidente Nicolás Maduro señaló que la Clínica Popular Dr. Alfredo Machado también funcionará como un centro de estudios para el personal en los servicios de pediatría, medicina interna y cirugía. «Esta es una clínica popular universitaria que formará a los profesionales de la salud».

Por su parte, la ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, precisó que la capacidad máxima que atenderá la sala de hemodiálisis es de 30 pacientes, para que cumplan con su tratamiento.

Financiamientos

Por su parte, el Presidente también anunció la aprobación de 735 financiamientos a la juventud, 725 financiamientos a mujeres y 140 financiamientos a beneficiarios del Banco de Venezuela. «1600 nuevos emprendimientos nacen hoy de la mano del Banco de Venezuela».

#EnVideo| Ministra para la Salud, @MagaGutierrezV describió los espacios con los que cuenta la Clínica Popular Dr. Alfredo Machado, ubicada en el estado La Guaira.#LoQueDigaNico pic.twitter.com/s0BuRBnGiD

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) June 25, 2024

¡Gracias Papa Francisco!

A propósito de la canonización del Dr. José Gregorio Hernández, por parte del Vaticano, el Mandatario agradeció al Papa Francisco por firmar este procedimiento religioso.

«José Gregorio ya es Santo, y gracias al Papa por firmar su canonización. ¡Gracias Papa Francisco!, deme sus bendiciones, mis oraciones, si son a favor de usted Papa, por su salud y su vida. Con José Gregorio, seguimos en el camino de la salud”, señaló.

Entérate de las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Únete a nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube. Activa las notificaciones y síguenos en Facebook, Instagram y X. ¡Somos la verdad de Venezuela!

The post Presidente Maduro inaugura Clínica Popular Dr. Alfredo Machado en La Guaira appeared first on Noticias de Venezuela.